error_str(3) error_str(3)

NAME

error_str − names for syscall error codes SYNTAX

#include <error.h>

char *error_str(e);

int e; DESCRIPTION error_str returns a printable string describing syscall error code e. Normally e is errno.

SEE ALSO

error(3)