error(3) error(3)

NAME

error − syscall error codes SYNTAX

#include <error.h>

extern int errno;

extern int error_intr; extern int error_nomem; extern int error_noent; extern int error_txtbsy; extern int error_io; extern int error_exist; extern int error_timeout; extern int error_inprogress; extern int error_wouldblock; extern int error_again; extern int error_pipe; extern int error_perm; extern int error_acces;

DESCRIPTION UNIX syscalls provide detailed error codes in the errno variable. The error library provides portable names for a variety of possible errno values.

SEE ALSO

error_str(3), error_temp(3)